TIBHalfBarrel_1

Entries 662 Mean -0.0001299 RMS 0.009536

x> (cm) Δ< -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 modules

1

10

210 TIBHalfBarrel_2

Entries 687 Mean -0.001678 RMS 0.02333

HIP: z Pos HIP: z Neg

TIB HalfBarrels