TOBHalfBarrel_1

Entries 1688 Mean -0.0002938 RMS 0.008465

x> (cm) Δ< -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 modules

1

10

210 TOBHalfBarrel_2 Entries 1550 Mean -4e-05 RMS 0.007463

HIP: z Pos HIP: z Neg

TOB HalfBarrels